Brahms, Johannes (arr. Busoni, Ferruccio): 6 Choralvorspiele für die Orgel op. 122, ausgewählt und übertragen für Klavier
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Johannes Brahms, Ferruccio Busoni, 6 Choralvorspiele für die Orgel op. 122, ausgewählt und übertragen für Klavier, N. Simrock, Berlin