Busoni 1921a
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Ferruccio Busoni, Schönberg-Matinée, Musikblätter des Anbruch, Halbmonatsschrift für moderne Musik, 013019724, 549689-5, 3, 1/2, 22, Sonderheft Ferruccio Busoni, Wiederabdruck in [...], S. 170 f.; die dortige Datierung auf 1911 ist falsch (die rezensierte Matinée fand am 4. Februar 1912 statt), die Quellenangabe (Pan) ist ebenso unzutreffend. Auch in der kritischen Ausgabe ([...], S. 181) geht der Verweis auf den Pan fehl. Offenbar handelt es sich bei der Veröffentlichung im Anbruch um den Erstdruck dieses Textes.