C. Bechstein
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

C. Bechstein
identifier: 2157198-3
Am 1. Oktober 1853 von Carl Bechstein in Berlin gegründete Klavierfabrik.