Deutsche Rundschau
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Deutsche Rundschau
identifier: 4441635-0
identifier: 205873-x
1874 von Julius Rodenberg gegründete, einflussreiche Zeitschrift für Wissenschaft und Literatur, erschienen im Verlag der Gebrüder Paetel. 1942 verboten, zwischen 1946 und 1964 erneut erschienen.