Königliche Bibliothek zu Berlin
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Königliche Bibliothek zu Berlin
identifier: 37101-4
Als Bürgerbibliothek in Auftrag gegeben von Friedrich II., Sitz zunächst am Bebelplatz (Alte Bibliothek, sog. Kommode, errichtet 1775–1780), seit 1914 im Gebäude Unter den Linden 8, 1918–1945 unter dem Namen Preußische Staatsbibliothek. Heute: Staatsbibliothek zu Berlin · Preußischer Kulturbesitz.