Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands
identifier: 200403-3
Von 1907 bis 1931 bestehende Partei, deren Gründung eine Folge von innerparteilichen Spannungen der Sozialdemokraten im Ersten Weltkrieg war.