Sozialdemokratische Partei Deutschlands
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Sozialdemokratische Partei Deutschlands
identifier: 2022139-3
Seit 1890 bestehende Partei, die sich infolge der innerparteilichen Spaltung im Ersten Weltkrieg von 1917 bis 1922 als Mehrheitssozialdemokratische Partei Deutschlands (MSPD) bezeichnete.