Kantorei der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Kantorei der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche
identifier: 10336900-4
1895 in Berlin gegründeter Chor (im Zuge der Einweihung der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche)