Hamburgische Staatsoper
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Hamburgische Staatsoper
identifier: 2013195-1
Ab 1827 trug die Oper am Gänsemarkt den Namen Stadttheater Hamburg. 1934 erneute Umbenneung zu Hamburgische Staatsoper.