Berliner Hotelgesellschaft
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Berliner Hotelgesellschaft
1872 als Berliner Hotel-AG gegründete Aktiengesellschaft; später umbenannt in Berliner Hotelgesellschaft; erbaute und betrieb u. a. das Hotel Kaiserhof; 1927 Fusion mit der konkurrienden Hotelbetriebs-AG