Musikhistorisches Museum von Wilhelm Heyer
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Musikhistorisches Museum von Wilhelm Heyer
identifier: 5039935-4
1905 von Wilhelm Heyer in Köln eröffnetes Museum für Musikinstrumente und Autographen; 1926 aufgelöst.