Columbia Graphophone Company
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Columbia Graphophone Company
identifier: 5008770-8
1917 als Ableger der amerikanischen Columbia Phonograph Company gegründetes Tonträgerunternehmen mit Sitz in London; seit 1922 eigenständig, übernahm die ehemalige Tochterfirma drei Jahre später die Mehrheit an ihrer Muttergesellschaft; 1931 Fusion mit der britischen Gramophone Company zur Electric and Musical Industries Ltd. (EMI). Busoni absolvierte seine einzigen akustischen Aufnahmen für Columbia (18./19. November 1919, 27. Februar 1922; nur letztere sind überliefert).