Friedrich-Wilhelms-Universität (Berlin)
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Friedrich-Wilhelms-Universität
identifier: 1016783-3
identifier: 127403519
Älteste Berliner Universität, gegründet 1809 als Universität zu Berlin, von 1828 bis 1945 unter dem Namen Friedrich-Wilhelms-Universität; seit 1949: Humboldt-Universität zu Berlin.