Staatliche Akademische Hochschule für Musik in Berlin zu Charlottenburg
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Staatliche Akademische Hochschule für Musik in Berlin zu Charlottenburg
identifier: 118749-1
Name der 1869 von Joseph Joachim gegründeten Musikhochschule in Berlin seit der Revolution 1918; davor: Königliche Akademische Hochschule für Musik in Berlin zu Charlottenburg; danach von 1922 bis 1945: Staatliche Hochschule für Musik in Berlin.