Musée du Luxembourg
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Musée du Luxembourg
identifier: 514885-6
identifier: 127144596
Kunstmuseum in Paris; ältestes öffentliches Museum Frankreichs, der Öffentlichkeit seit 1750 zugänglich; seit 1818 ein Museum für zeitgenössische Kunst, seit 1884 am heutigen Standort.