Schola Cantorum (New York)
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Schola Cantorum New York
identifier: 5344962-9
identifier: 146318768
Im November 1909 auf Anregung Gustav Mahlers von Kurt Schindler gegründeter Chor, bis 1912 unter dem Namen MacDowell Chorus.