Philadelphia Orchestra
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Philadelphia Orchestra
identifier: 801194-1
identifier: 149065320
1900 von Fritz Scheel gegründetes Orchester in Philadelphia; unter der Leitung von Leopold Stokowski ab 1912 eines der führenden Orchester der USA und in der frühen Aufnahmegeschichte von Orchestermusik.