Carnegie Hall
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Carnegie Hall
identifier: 4256673-3
identifier: 151394261
1891 in New York eröffnetes Konzerthaus.