M. Welte & Söhne
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

M. Welte & Söhne
identifier: 5125268-5
identifier: 145061544
1832 gegründete Firma zur Herstellung von mechanischen Musikinstrumenten, zunächst von Flötenuhren, später von Orchestrien und schließlich insbesondere von selbstspielenden Klavieren und Orgeln (seit 1872 mit Sitz in Freiburg i. Br.). Für das Reproduktionsklavier Welte-Mignon konservierten zahlreiche bedeutende Pianisten seit 1905 über einen Aufnahmeapparat ihre Interpretationen auf Notenrollen, darunter auch Ferruccio Busoni in mehreren Sitzungen in Leipzig 1905 sowie am 16. März 1907 in Freiburg.