Universität Helsinki
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Universität Helsinki
identifier: 37372-2
Am 26. März 1640 in Turku als Königliche Akademie zu Turku gegründete älteste Universität Finnlands. Nach einem Großbrand im Jahr 1828 auf Veranlassung der russischen Machthaber als Kaiserliche Alexanders-Universität zu Finnland nach Helsinki verlegt. Nach der Unabhängigkeit Finnlands wurde sie am 18. Februar 1919 in Universität Helsinki umbenannt.