Hermann von Helmholtz
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Helmholtz, Hermann von; Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz
identifier: 11854893X
identifier: 0000000121326382
identifier: 51690801
birth: 1821-08-31, Potsdam
death: 1894-09-08, Charlottenburg
occupation: Physiologe
occupation: Physiker