Hugo Riemann
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Riemann, Hugo; Karl Wilhelm Julius Hugo Riemann
identifier: 118600877
identifier: 8180179
identifier: 0000000108680774
birth: 1849-07-18, Großmehlra
death: 1919-07-10, Leipzig
occupation: Musikwissenschaftler