Napoleon Bonaparte
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Bonaparte, Napoleon; Napoleone Buonaparte; Kaiser von Frankreich; König von Italien
identifier: 118586408
identifier: 106964661
identifier: 0000000122838283
birth: 1769-08-15, Ajaccio
death: 1821-05-05, St. Helena
occupation: General
occupation: Kriegsherr
occupation: Politiker
occupation: Staatsoberhaupt