Wilhelm Furtwängler
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Furtwängler, Wilhelm; Gustav Heinrich Ernst Martin Wilhelm Furtwängler
identifier: 118536931
identifier: 74037565
identifier: 0000000121396698
birth: 1886-01-26, Berlin
death: 1954-11-30, Baden-Baden
occupation: Dirigent
occupation: Komponist
affiliation: Chefdirigent der Berliner Philharmoniker
affiliation: Präsident der Gesellschaft für Neue Musik e. V.
affiliation: Chefdirigent der Berliner Philharmoniker