Rudolf Cahn-Speyer
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Cahn-Speyer, Rudolf
identifier: 116401583
identifier: 68633875
identifier: 0000000081479500
birth: 1881-09-01, Wien
death: 1940-12-25, Florenz
occupation: Dirigent
occupation: Musikschriftsteller
occupation: Kapellmeister
occupation: Komponist