Karl Muck
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Muck, Karl
identifier: 118584685
identifier: 17408317
identifier: 0000000059348758
birth: 1859-10-22, Darmstadt
death: 1940-03-03, Stuttgart
occupation: Dirigent
occupation: Pianist
affiliation: Erster Kapellmeister der Königlichen Hofoper in Berlin
affiliation: Generalmusikdirektor der Königlichen Hofoper in Berlin