Hermann Scherchen
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Scherchen, Hermann
identifier: 118754653
identifier: 61733025
identifier: 0000000109078240
birth: 1891-06-21, Berlin
death: 1966-06-12, Florenz
occupation: Dirigent
occupation: Komponist
occupation: Musikfunktionär
affiliation: 1920, Gründer der Musikzeitschrift Melos