Philippe Gaubert
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Gaubert, Philippe
identifier: 132858444
identifier: 49408013
identifier: 0000000083810228
birth: 1879-07-03 1879-07-04 1879-07-05, Cahors
death: 1941-07-08, Paris
occupation: Dirigent
occupation: Flötist
occupation: Komponist
affiliation: Leiter des Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire (Paris)