Beethovensaal (Berlin)
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Beethovensaal
location: Köthener Straße 32
Berlin
52.505055 13.376224
Seit 1898 Erweiterung des Konzertsaals des Philharmonischen Orchesters; am 30. Januar 1944 durch einen Luftangriff zerstört.
identifier: 1084249901