Philharmonie (Berlin)
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Philharmonie
location: Bernburger Straße 22a/23
Berlin
52.505459 13.377327
Ehemalige Rollschuhbahn, am 5. Oktober 1888 umgebaut als Konzertsaal des Philharmonischen Orchesters eröffnet.; am 30. Januar 1944 durch Luftangriff zerstört.