Konzertsaal Bösendorfer (Wien)
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Konzertsaal Bösendorfer
location: Herrengasse 6–8
Wien
48.209144 16.3665834
Von Ludwig Bösendorfer im Liechtensteinpalais gegründeter und am 19. November 1872 durch Hans von Bülow eröffneter Konzertsaal mit über 500 Sitzplätzen. Bis zum Abriss des Gebäudes im Jahr 1913 einer der beliebtesten Konzertsäle Wiens, in welchem mehr als 4500 Konzerte stattfanden.