Wiener Musikverein (Wien)
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Wiener Musikverein
location: Musikvereinsplatz 1
Wien
48.200556 16.372222
1870 in Wien eröffnetes Konzerthaus der Gesellschaft der Musikfreunde Wien. Das Gebäude fasst den Großen Musikvereinsaal mit 2000 Plätzen sowie den Kleinen Musikvereinssaal mit 700 Plätzen. 2004 wurde das Gebäude um vier unterirdische Säle erweitert.
identifier: 1036867951