Wilhelmplatz (Berlin)
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Wilhelmplatz; Thälmannplatz
location: Berlin, 52.51165 13.383987
Der Platz wurde ab 1974 überbaut und 1987 offiziell aus dem Register der Berliner Straßen und Plätze gestrichen.
identifier: 7737043-0