Hôtel de Londres (Paris)
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Hôtel de Londres
location: 1 Rue Augereau
Paris
48.857985 2.301673