Théâtre de l’Alhambra (Brüssel)
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Théâtre de l’Alhambra
location: 20 boulevard Jacqmain
Brüssel
50.85266 4.35309

[Theater 1846 eröffnet; 1957 geschlossen; Gebäude 1973/74 abgerissen.]