Loggia dei Lanzi (Florenz)
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Loggia dei Lanzi
location: Piazza della Signoria
Florenz
43.769722 11.255833
identifier: 4526460-0