Hotel Regina
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Hotel Regina
location: K. H. Waggerl-Straße 5
Bad Gastein
47.12 13.13
Dieses Hotel hieß im 20. Jahrhundert Kurhaus Villa Regina; 1914 eröffnet.
identifier: 10301601