Huber, Hans: Klavierkonzert Nr. 2 G-Dur op. 107
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Hans Huber, Klavierkonzert Nr. 2 G-Dur, 107, Basel