Waltershausen, Hermann Wolfgang von: Oberst Chabert op. 10
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Hermann Wolfgang von Waltershausen, Oberst Chabert, 10, 301007950, Wien, Frankfurt am Main