Liszt, Franz: Eine Faust-Symphonie für Tenor, Männerchor und Orchester
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Franz Liszt, Johann Wolfgang Goethe, Eine Faust-Symphonie für Tenor, Männerchor und Orchester, S 108, R 425, 4207320-0, Weimar