Beethoven, Ludwig van: Fidelio
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Ludwig van Beethoven, Fidelio, 72, 300015194, 20. November 1805, Wien, Uraufführung der 1. Fassung, 29. März 1806, Wien, Uraufführung der 2. Fassung, 23. Mai 1814, Wien, Uraufführung der 3. Fassung